\documentclass[titlepage]{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\title{Electrónica Industrial: Circuitos de Control para SCR}
\author{Gerardo  Marx}

\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\vfill

\begin{abstract}
No mas de 250/350 palabras para resumir el trabajo: resumir la introducción, metodología, resultados y conclusiones.
\end{abstract}

\section{Introducción}

El posible contenido es:
\begin{itemize}
\item Contexto del problema
\item Resaltar el tópico (estadísticas, número, etc)
\item Breve resumen de lo que se hizo y se obtuvo
\end{itemize}

\section{Marco Teórico}

\begin{itemize}
\item Definiciones
\item Conceptos teóricos
\item fundamentos
\end{itemize}

\section{Objetivos}
\subsection{Objetivo General}

Medir la corriente que fluye en un circuito eléctrico, utilizando un ohmetro, para verificar la ley de Ohm.

%Que voy hacer, como lo voy hacer y para que lo voy a hacer.

\subsection{Objetivos Específicos}

El procedimiento o pasos a seguir para cumplir el objetivo general.

\subsection{Hipótesis}




\section{Materiales y Métodos} %Metodología
\subsection{Experimento}
\subsection{Simulaciones}
\subsection{Cálculos}


\section{Resultados} %discusión
\section{Conclusiones y Trabajo Futuro}
En \cite{ref1} y \cite{patriarca2002}

%referencias

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{ref1}
Gerardo M., Chávez-Campos.
\textit{Documento guía para la redacción de documentos técnicos.}

\bibitem{patriarca2002}
Patriarca, G., Nucera, E., Buonomo, A., Del Ninno, M., Roncallo, C., Pollastrini, E., De Pasquale, T., Milani, A. and Schiavino, D., 2002. \textit{Latex allergy desensitization by exposure protocol: five case reports}. Anesthesia \& Analgesia, 94(3), pp.754-758.

\end{thebibliography}

























\end{document}
